 -1.317176684E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.407600E+00  dx in pixels
  4.958600E+00  dy in pixels
      1.016160  scalx
      1.020394  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
