 -1.004378246E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.189884E+01  dx in pixels
 -1.252706E+00  dy in pixels
      1.013191  scalx
      1.022315  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
