 -1.310447746E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.698600E+00  dx in pixels
  5.376000E-01  dy in pixels
      1.015643  scalx
      1.020541  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
