 -1.043202718E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.173173E+00  dx in pixels
 -3.501900E-01  dy in pixels
      1.015413  scalx
      1.020554  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
