 -1.010480108E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.475179E+01  dx in pixels
 -2.470191E+00  dy in pixels
      1.012885  scalx
      1.023598  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
