 -1.008321676E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.307739E+01  dx in pixels
 -2.419872E+00  dy in pixels
      1.014303  scalx
      1.021579  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
