 -1.336561076E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.140800E+00  dx in pixels
  2.713000E-01  dy in pixels
      1.016917  scalx
      1.019738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
