 -1.082965047E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.718891E+01  dx in pixels
  1.952376E-01  dy in pixels
      1.014110  scalx
      1.022207  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
