 -1.012136978E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.366074E+01  dx in pixels
 -1.720162E+00  dy in pixels
      1.014288  scalx
      1.021622  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
