 -1.336763465E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.779200E+00  dx in pixels
  7.305300E+00  dy in pixels
      1.018750  scalx
      1.019014  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
