 -1.306826743E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.608000E-01  dx in pixels
  3.231600E+00  dy in pixels
      1.017887  scalx
      1.019170  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
