 -1.080202454E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.118666E+01  dx in pixels
 -3.959407E+00  dy in pixels
      1.013614  scalx
      1.022466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
