 -1.348838954E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.946000E-01  dx in pixels
  3.782700E+00  dy in pixels
      1.016709  scalx
      1.019466  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
