 -1.370961683E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.459300E+00  dx in pixels
  5.909000E-01  dy in pixels
      1.015516  scalx
      1.021481  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
