 -1.084704103E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.290181E+01  dx in pixels
 -1.496071E+00  dy in pixels
      1.012743  scalx
      1.023947  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
