 -1.080428410E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.193796E+01  dx in pixels
 -8.652232E-01  dy in pixels
      1.014664  scalx
      1.021418  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
