 -1.358069610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.456000E-01  dx in pixels
 -2.546000E-01  dy in pixels
      1.016955  scalx
      1.019971  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
