 -1.362520567E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.876400E+00  dx in pixels
  6.150000E-02  dy in pixels
      1.016277  scalx
      1.019551  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
