 -1.119712146E-02 -1.789515114E-04 -1.876894027E-04 -2.430211362E-04  rotation in radian
  2.158897E+00  dx in pixels
 -3.734402E+01  dy in pixels
      1.014201  scalx
      1.022657  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
