 -1.676604806E-02  2.887396208E-03  1.674090122E-03  2.495119022E-03  rotation in radian
  2.439300E+00  dx in pixels
 -3.817090E+01  dy in pixels
      1.015781  scalx
      1.021212  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
