 -1.066440180E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.337240E+00  dx in pixels
 -3.516709E+01  dy in pixels
      1.015472  scalx
      1.021749  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
