 -1.116340124E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.918227E+00  dx in pixels
 -3.488096E+01  dy in pixels
      1.013886  scalx
      1.023439  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
