 -1.396272724E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.294900E+00  dx in pixels
 -3.639600E+01  dy in pixels
      1.015568  scalx
      1.021869  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
