 -1.120045818E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.304088E+00  dx in pixels
 -3.447795E+01  dy in pixels
      1.013383  scalx
      1.024104  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
