 -1.059761649E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.946352E+00  dx in pixels
 -3.653744E+01  dy in pixels
      1.014102  scalx
      1.023886  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
