 -1.380096501E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.184900E+00  dx in pixels
 -3.432090E+01  dy in pixels
      1.015494  scalx
      1.021736  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
