 -1.355153743E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.142900E+00  dx in pixels
 -3.424810E+01  dy in pixels
      1.015843  scalx
      1.020940  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
