 -1.355646916E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.343200E+00  dx in pixels
 -3.453670E+01  dy in pixels
      1.016470  scalx
      1.020531  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
