 -1.566907582E-02  2.087572683E-03  1.280970672E-03  1.886974057E-03  rotation in radian
  2.188400E+00  dx in pixels
 -3.774360E+01  dy in pixels
      1.016257  scalx
      1.020703  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
