 -1.048090320E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.774349E+00  dx in pixels
 -3.426017E+01  dy in pixels
      1.015889  scalx
      1.021198  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
