 -1.324884120E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.879500E+00  dx in pixels
 -3.461610E+01  dy in pixels
      1.017472  scalx
      1.020268  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
