 -1.021146171E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.747207E+00  dx in pixels
 -3.611407E+01  dy in pixels
      1.013477  scalx
      1.024045  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
