 -1.355744892E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.012100E+00  dx in pixels
 -3.449060E+01  dy in pixels
      1.016346  scalx
      1.020636  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
