 -1.009615345E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.759007E+00  dx in pixels
 -3.367325E+01  dy in pixels
      1.014164  scalx
      1.022327  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
