 -1.344042245E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.231100E+00  dx in pixels
 -2.974260E+01  dy in pixels
      1.016170  scalx
      1.020367  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
