 -1.000245093E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.748468E+00  dx in pixels
 -3.402559E+01  dy in pixels
      1.014936  scalx
      1.021995  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
