 -1.300175493E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.453900E+00  dx in pixels
 -3.226210E+01  dy in pixels
      1.016463  scalx
      1.020343  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
