 -1.028577155E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.566591E+00  dx in pixels
 -3.489732E+01  dy in pixels
      1.015108  scalx
      1.021735  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
