 -1.298552555E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.148500E+00  dx in pixels
 -3.330740E+01  dy in pixels
      1.016684  scalx
      1.020012  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
