 -1.321187453E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.072800E+00  dx in pixels
 -3.190310E+01  dy in pixels
      1.017335  scalx
      1.019338  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
