 -1.305343127E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.727100E+00  dx in pixels
 -3.366270E+01  dy in pixels
      1.016437  scalx
      1.020681  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
