 -1.034904463E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.197352E+00  dx in pixels
 -3.319767E+01  dy in pixels
      1.014609  scalx
      1.021535  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
