 -1.324432463E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.863700E+00  dx in pixels
 -3.237430E+01  dy in pixels
      1.016652  scalx
      1.019722  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
