 -1.358261711E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.822600E+00  dx in pixels
 -3.316750E+01  dy in pixels
      1.015270  scalx
      1.021723  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
