 -1.069432811E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.840198E+00  dx in pixels
 -3.343772E+01  dy in pixels
      1.013100  scalx
      1.024050  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
