 -1.365840211E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.756200E+00  dx in pixels
 -3.184250E+01  dy in pixels
      1.014739  scalx
      1.022745  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
