 -9.809958107E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.900438E-01  dx in pixels
 -8.841921E-03  dy in pixels
      1.022305  scale x
      1.026714  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
