 -1.089429005E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.737076E+00  dx in pixels
 -3.436150E+01  dy in pixels
      1.014589  scalx
      1.022049  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
