 -1.363312805E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.528400E+00  dx in pixels
 -3.363270E+01  dy in pixels
      1.016291  scalx
      1.020636  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
