 -9.804719049E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.996046E-01  dx in pixels
 -2.463339E-02  dy in pixels
      1.023640  scale x
      1.024510  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
